Hamburger Sternwarte - Überblick: Gebäude & Teleskope

Das Laborgebäude

Das Laborgebäude

Ende der 60er Jahre hatten junge Wissenschaftler des Institutes ein Memorandum verfaßt, in dem sie ihre Wünsche nach neuzeitlichen Meß- und Laborräumen festschrieben. Erst etwa 10 Jahre später wurden viele Wünsche im Bau des Laborgebäudes verwirklicht, das Obergeschoß fiel jedoch dem Rotstift zum Opfer. Immerhin waren im Erdgeschoß nun geeignete Räume für neue Meßmaschinen und Computer vorhanden. Das umfangreiche Photoplattenarchiv fand endlich einen klimatisierten Platz. Für das große Fotolabor stellte sich schon bald heraus, daß es (fast) keinen Bedarf mehr dafür gab. Gebraucht wurden nun Computerarbeitsplätze. Es zeichnete sich ab, daß in Bergedorf das Beobachten mit Fotoplatten im Laufe der 80er Jahre zunehmend durch CCDs verdrängt wurde.

26.Oct.2000 | jn Text und Bilder von Jan-Uwe Ness

Letzte Änderung: Thursday, 26-Oct-2000 18:36:22 MEST durch J.U.Ness